From 2e7756e5245738b41413f3a2b91f126e04d3900a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Paul Buetow <paul@buetow.org>
Date: Mon, 11 Aug 2008 12:43:23 +0000
Subject: spelling typos.

---
 LaTeX/chapters/titlepage.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'LaTeX/chapters/titlepage.tex')

diff --git a/LaTeX/chapters/titlepage.tex b/LaTeX/chapters/titlepage.tex
index 8bad886..677d83f 100644
--- a/LaTeX/chapters/titlepage.tex
+++ b/LaTeX/chapters/titlepage.tex
@@ -79,7 +79,7 @@ Aachen, \today \\
 \textbf{\LARGE Geheimhaltung}
 \vspace*{1.5cm}
 
-Diese Diplomarbeit darf weder vollst\"{a}nding noch auszugsweise ohne schriftliche Zustimmung des Autors, des betreuenden Referenzen bzw. der Fachhochschule Aachen vervielf\"{a}ltigt, ver\"{o}ffentlicht oder Dritten zug\"{a}nglich gemacht werden.
+Diese Diplomarbeit darf weder vollst\"{a}ndig noch auszugsweise ohne schriftliche Zustimmung des Autors, des betreuenden Referenzen bzw. der Fachhochschule Aachen vervielf\"{a}ltigt, ver\"{o}ffentlicht oder Dritten zug\"{a}nglich gemacht werden.
 
 \newpage 
 
-- 
cgit v1.2.3

